Лудвиг Уланд
Сбогом

Превод от немски: Венцеслав Константинов, —

chitanka.info

Ах, сбогом, сбогом, моя мила!

Час иде за разлъка.

Целувка дай ми ти за сила!

Да стихне мойта мъка.

Един цветец ми откъсни

от твоята градина!

Че няма плод да румени

в далечната чужбина.

1807

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.